------------------------  DATE - Comando DOS Interno  -------------------------

DATE visualizza e/o permette di impostare la data di sistema.

FORMATO:   DATE [mm-gg-aa]    oppure    DATE [mm/gg/aa]

DOVE:

   mm  - Š un numero da 1 a 12 che identifica il mese
   gg  - Š un numero da 1 a 31 che identifica il giorno
   aa  - Š un numero di due o quattro cifre che identifica l'anno (80-99 oppure
         1980-2099)


NOTE:   Omettendo il parametro, il comando DATE presenter… la data del sistema
correntemente ritenuta valida e chieder… di inserirne una nuova. Se non volete
cambiarla, confermate la data visualizzata premendo il tasto RETURN.

Alla partenza del sistema, il DOS vi chieder… automaticamente di inserire la
data e l'ora se non trova il file AUTOEXEC.BA. Se si possiede invece un file
AUTOEXEC.BAT, gli si possono includere i comandi DATE e TIME se si vuole
inserire ogni volta che si accende il computer, la data e l'ora del giorno.


ESEMPI:   Si vuole inserire la data 3/15/85:

          DATE 3-15-85   oppure   DATE 3/15/85

Oppure potreste prima voler vedera la data corrente e poi modificarla:

          DATE
          Current date is Mon 1-18-1982
          Enter new date: 3-15-85       <-- battete 3-15-85 e premete RETURN

Volete adesso vedere la data corrente e lasciarla invariata:

          DATE
          Current data in Mon 1-18-1982
          Enter new date:               <-- premete solo RETURN
